 -1.032070338E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.356701E+01  dx in pixels
  1.548280E-01  dy in pixels
      1.014563  scalx
      1.020526  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
