 -1.318771238E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.748400E+00  dx in pixels
  2.342200E+00  dy in pixels
      1.017676  scalx
      1.019307  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
