 -1.317610875E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.556100E+00  dx in pixels
  3.166300E+00  dy in pixels
      1.017434  scalx
      1.020945  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
