 -1.065465151E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.445293E+01  dx in pixels
  1.844565E-01  dy in pixels
      1.012725  scalx
      1.023011  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
