 -1.359067651E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.434100E+00  dx in pixels
  2.725800E+00  dy in pixels
      1.014909  scalx
      1.022574  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
