 -1.402406861E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.246400E+00  dx in pixels
  2.842100E+00  dy in pixels
      1.014361  scalx
      1.023411  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
