 -1.017819265E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.468818E+00  dx in pixels
 -2.670495E+00  dy in pixels
      1.014308  scalx
      1.021280  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
