 -1.073421009E-02 -2.467029427E-03 -2.694232849E-04 -2.662543657E-04  rotation in radian
 -1.319934E+01  dx in pixels
  5.530846E-02  dy in pixels
      1.013870  scalx
      1.021575  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
