 -1.053196697E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.493044E+01  dx in pixels
 -2.821425E-01  dy in pixels
      1.014129  scalx
      1.021139  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
