 -1.376407482E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.997100E+00  dx in pixels
  2.254100E+00  dy in pixels
      1.015819  scalx
      1.021519  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
