 -1.046589755E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.438132E+01  dx in pixels
 -1.934803E+00  dy in pixels
      1.013721  scalx
      1.023039  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
