 -1.041790118E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.724738E+01  dx in pixels
 -3.591992E+00  dy in pixels
      1.014507  scalx
      1.021538  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
