 -1.341825918E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.639100E+00  dx in pixels
  7.105000E+00  dy in pixels
      1.016621  scalx
      1.020955  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
