 -1.176561233E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.674900E+00  dx in pixels
  2.712500E+00  dy in pixels
      1.019344  scalx
      1.018214  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
