 -1.192872716E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.464900E+00  dx in pixels
  3.360000E-01  dy in pixels
      1.016905  scalx
      1.020480  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
