 -1.233933911E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.345600E+00  dx in pixels
  1.138900E+00  dy in pixels
      1.016848  scalx
      1.019827  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
