 -8.525496964E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.502670E-01  dx in pixels
  8.211033E-01  dy in pixels
      1.023419  scale x
      1.025911  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
