 -9.836950370E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.221805E+01  dx in pixels
 -4.367041E+00  dy in pixels
      1.016277  scalx
      1.020389  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
