 -1.264072237E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.460400E+00  dx in pixels
  3.240700E+00  dy in pixels
      1.018809  scalx
      1.018862  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
