 -1.320350640E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.692800E+00  dx in pixels
  2.721000E+00  dy in pixels
      1.016128  scalx
      1.020727  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
