 -1.059759142E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.322247E+01  dx in pixels
  2.612821E-01  dy in pixels
      1.013070  scalx
      1.021589  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
