 -1.011492821E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.352306E+01  dx in pixels
 -2.008236E+00  dy in pixels
      1.014256  scalx
      1.021741  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
