 -1.112833790E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.381787E+01  dx in pixels
  2.196785E+00  dy in pixels
      1.014964  scalx
      1.021309  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
