 -1.321254990E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.766500E+00  dx in pixels
  2.896000E+00  dy in pixels
      1.016711  scalx
      1.021219  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
