 -1.081591018E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.561219E+01  dx in pixels
 -2.092669E-01  dy in pixels
      1.013568  scalx
      1.022421  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
