 -1.352214518E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.945900E+00  dx in pixels
  2.399800E+00  dy in pixels
      1.015586  scalx
      1.021742  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
