 -1.009471469E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.604394E+01  dx in pixels
 -2.373434E+00  dy in pixels
      1.013715  scalx
      1.022844  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
