 -1.345963735E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.394000E+00  dx in pixels
 -5.670000E-02  dy in pixels
      1.015116  scalx
      1.021722  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
