 -1.026664901E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.422003E+01  dx in pixels
 -2.224567E+00  dy in pixels
      1.013106  scalx
      1.022474  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
