 -1.322793473E-02 -1.356737886E-03 -1.085979768E-04 -1.644182509E-04  rotation in radian
 -1.940700E+00  dx in pixels
  1.409800E+00  dy in pixels
      1.016184  scalx
      1.020718  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
