 -1.070755283E-02 -1.217513588E-03 -9.882873827E-05 -2.147778975E-04  rotation in radian
 -1.366565E+01  dx in pixels
 -3.001329E-01  dy in pixels
      1.013854  scalx
      1.022410  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
