 -1.924070235E-02  5.857202084E-03  3.364998937E-03  5.067672646E-03  rotation in radian
 -6.785800E+00  dx in pixels
 -1.178000E+00  dy in pixels
      1.015736  scalx
      1.020530  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
