 -9.954268850E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.184216E+01  dx in pixels
 -4.278701E+00  dy in pixels
      1.015370  scalx
      1.021819  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
