 -1.283166685E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.173900E+00  dx in pixels
  3.766400E+00  dy in pixels
      1.017646  scalx
      1.020085  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
