 -1.303154316E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.274600E+00  dx in pixels
  6.715000E-01  dy in pixels
      1.016022  scalx
      1.020738  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
