 -1.052131844E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.243257E+01  dx in pixels
  1.101056E-01  dy in pixels
      1.013769  scalx
      1.022282  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
