 -1.078209080E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.266976E+01  dx in pixels
 -1.099369E+00  dy in pixels
      1.014098  scalx
      1.021950  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
