 -1.092201638E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.361570E+01  dx in pixels
 -1.330547E-01  dy in pixels
      1.014150  scalx
      1.021840  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
