 -1.087802695E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.056545E+01  dx in pixels
 -5.067381E-01  dy in pixels
      1.013400  scalx
      1.022431  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
