 -1.368859734E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.049800E+00  dx in pixels
 -1.904000E-01  dy in pixels
      1.015153  scalx
      1.021710  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
