 -1.016320102E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.429391E+01  dx in pixels
  1.407838E+01  dy in pixels
      1.013067  scalx
      1.022850  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
