 -1.353152502E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.935600E+00  dx in pixels
  5.432000E-01  dy in pixels
      1.016066  scalx
      1.020192  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
