 -1.009280273E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.188230E+01  dx in pixels
 -2.501602E+00  dy in pixels
      1.016328  scalx
      1.020614  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
