 -1.327566973E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.927100E+00  dx in pixels
 -1.210800E+00  dy in pixels
      1.018647  scalx
      1.019356  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
