 -1.029640539E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.186950E+01  dx in pixels
 -2.313902E+00  dy in pixels
      1.014175  scalx
      1.022634  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
