 -1.347927239E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.914300E+00  dx in pixels
 -1.023100E+00  dy in pixels
      1.016489  scalx
      1.021373  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
