 -1.071530097E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.194430E+01  dx in pixels
 -2.382502E+00  dy in pixels
      1.012582  scalx
      1.024364  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
