 -1.332085520E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.815000E+00  dx in pixels
 -1.213100E+00  dy in pixels
      1.015638  scalx
      1.021468  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
