 -1.064101711E-02 -2.421941952E-03 -2.319465094E-04 -2.611577375E-04  rotation in radian
 -1.282432E+01  dx in pixels
 -2.480384E-01  dy in pixels
      1.013470  scalx
      1.022284  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
