 -1.009624284E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.455322E+01  dx in pixels
 -5.535353E+00  dy in pixels
      1.013851  scalx
      1.021907  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
